Copyright: Copyright (c) 1994 O2 Co., Ltd.


『Visual Viewer Lite』インストーラ ヘルプ目次

『Visual Viewer Lite』インストーラを起動するには

インストール作業の流れ


『Visual Viewer Lite』インストーラを起動するには

『Visual Viewer Lite』インストーラを起動するには、Windows 上で、CD-ROM 中の INSTALL.EXE というファイルを実行してください。詳しい手順は以下の通りです。

『Visual Viewer Lite』インストーラを起動する方法

1	日本語 Microsoft Windows ver.3.1 を起動させてください。Windows 上で実行中のアプリケーションは、できるだけ終了させておいてください。

2	「ＶＣ壁紙ライブラリ」の CD-ROM を、CD-ROM ドライブに入れてください。

3	プログラムマネージャの「アイコン」メニューから「ファイル名を指定して実行」を選択して、CD-ROM 中の INSTALL.EXE を実行してください。Visual Viewer Lite インストーラが起動します。あるいは、ファイルマネージャで INSTALL.EXE をダブルクリックしてもかまいません。

ご注意
Windows のシェルにプログラムマネージャ以外のものを使用しているときの動作は保証しません。必ずプログラムマネージャを使用してください。


インストール作業の流れ

インストーラが起動すると、『Visual Viewer Lite』のインストールは以下のような流れで行われます。

なお、『Visual Viewer Lite』インストーラは、PATH 等の環境変数や、autoexec.bat・config.sys 等の既存のファイルに手を加えることはしません ( ユーザが行う必要もありません )。

インストールを中断したいときは、画面右下のアイコンをクリックしてください。

1	インストール画面を表示し、インストールを開始します。

2	インストール先のディレクトリ名を指定してください。表示されているディレクトリ名でかまわないときは、そのまま「OK」をクリックしてください。

新しいディレクトリ名を指定したときには、そのディレクトリを作成します。

3	必要なファイルを、CD-ROM から指定されたディレクトリにコピーします。

4	コピーが終了すると、プログラムマネージャへの登録を行うかどうかを聞きます。「OK」をクリックすると、「ＶＣ壁紙ライブラリ」という名前のグループを作成し、Visual Viewer Lite のアイコンを登録します。

2 度目以降のインストールで、すでにアイコンが登録されているときは「キャンセル」をクリックしてください。

5	補足説明ファイル README.TXT を表示するかどうかを聞きます。はじめてのインストールのときには、ぜひ一度目を通してください。

6	これでインストールは終了です。Windows を再起動するかどうかを聞きますので、できるだけ一度、再起動することをおすすめします。